<template>
  <error-shell
    :code="503"
    color="warning"
    description="服務目前無法使用，請稍後再試。"
    :icon="mdiServerOff"
    title="服務暫時無法使用"
  />
</template>

<script setup lang="ts">
import { mdiServerOff } from '@mdi/js'
import ErrorShell from './ErrorShell.vue'
</script>
